Máy mài góc Makita 9556PB

Máy mài góc Makita 9556PB – Đặc trưng cuả Máy mài góc Makita 9556PB Chuyển đổi hoạt động dễ dàng – Thông số kỹ thuật Máy mài góc Makita 9556PB: Bán kính lưỡi mài 100mm (4″)   Bán kính lưỡi ráp 100mm (4″)   Bán kính lưỡi kim cương 100mm (4″)   Công suất 840W   [...]