Biến tần LS SV185iS5-2N-3 pha 220V 18.5KW

Biến tần LS SV185iS5-2N-3 pha 220V 18.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV185iS5-2N-3 pha 220V 18.5KW: Tính năng Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless Động cơ hoạt động  150% moment Tần số mang từ 1~15kHz Điều khiển PID Tự động dò tốc độ Điều khiển nhiều [...]